;
; Definition file of WINUSB.DLL
; Automatic generated by gendef
; written by Kai Tietz 2008
;
LIBRARY "WINUSB.DLL"
EXPORTS
WinUsb_AbortPipe@8
WinUsb_ControlTransfer@28
WinUsb_FlushPipe@8
WinUsb_Free@4
WinUsb_GetAssociatedInterface@12
WinUsb_GetCurrentAlternateSetting@8
WinUsb_GetDescriptor@28
WinUsb_GetOverlappedResult@16
WinUsb_GetPipePolicy@20
WinUsb_GetPowerPolicy@16
WinUsb_Initialize@8
WinUsb_ParseConfigurationDescriptor@28
WinUsb_ParseDescriptors@16
WinUsb_QueryDeviceInformation@16
WinUsb_QueryInterfaceSettings@12
WinUsb_QueryPipe@16
WinUsb_ReadPipe@24
WinUsb_ResetPipe@8
WinUsb_SetCurrentAlternateSetting@8
WinUsb_SetPipePolicy@20
WinUsb_SetPowerPolicy@16
WinUsb_WritePipe@24
